From fdd5c7e084529b2a09bed21aef44eb56e82075dc Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Pacien TRAN-GIRARD
Date: Sun, 15 Jun 2014 13:30:27 +0200
Subject: Ajout plan

---
 report/project.tex | 52 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 file changed, 50 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'report/project.tex')

diff --git a/report/project.tex b/report/project.tex
index 98381e2..b625a41 100644
--- a/report/project.tex
+++ b/report/project.tex
@@ -1,5 +1,53 @@
-\chapter{Partie analogique}
+
+\chapter{Interface}
+
+\section{Contrôle}
+
+\subsection{Commande du ventilateur}
+
+\subsection{Commande de l'alarme}
+
+\section{Afficheur 7-segments}
+
+\section{LCD}
+
+
+
+\chapter{Alarme}
+
+\section{Detection du niveau sonore}
+
+\subsection{Câblage du microphone}
+
+\subsection{Amplification}
+
+\subsection{Detection de niveau sonore}
+
+
+\section{Génération du son}
+
+\subsection{Horloge du CODEC}
+
+\subsection{Génération du son}
+
+
+\section{Sortie vers le haut-parleur}
+
+
+
+\chapter{Ventilation}
+
+\section{Détection de la température}
+
+\subsection{Câblage du détecteur}
+
+\subsection{Detection de niveau de température}
+
+
+\section{PWM (Pulse Width Modulation)}
+
+
+\section{Commande du ventilateur}
 
 
-\chapter{Partie numérique}
 
-- 
cgit v1.2.3

